Vc+Cb

Vla

Vln II

Vln I

Fag 1-2 zu 2

Ob 1-2 zu 2

Fl 1-2

119 zu 2 1.

Vc+Cb

Vla

Vln II

Vln I

Fag 1-2 zu 2 1.

Ob 1-2 zu 2

Fl 1-2 108 zu 2

Vc+Cb

Vla

Vln II

Vln I

Fl 1-2

99 1.